-160 -140 -120 -100 -80

10

30

50

70

ARL/NESDIS EXPERIMENTAL SMOKE FORECAST

Air Concentration (ug/m3) Layer Average 0 m and 5000 m Integrated from 2300 18 Aug to 0000 19 Aug 07 (UTC) PM25 Release started at 0600 18 Aug 07 (UTC)

>1.0E+02 ug/m3 >2.0E+01 ug/m3 >5.0E+00 ug/m3 >1.0E+00 ug/m3

Maximum: 2.2E+02 (identified as a square) Minimum: 3.2E-03

from 100 m

1200 17 Aug 07 NAMS FORECAST INITIALIZATION